bin T # P 6 8 10 12 14 16 18 20

T,Zp^{T,Jet} -p T,Zp Mean

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

-0.00

0.05

MaxPtJets_4_Eta_2.5_Pt_50_Phi_0.15: calibrated calojets

Fastjet10CaloJetsCorMCJetFJ10 Fastjet6CaloJetsCorMCJetFJ6 Fastjet6CaloJetsCorMCJetMC5 iterativeCone5CaloJetsCorMCJetIC5 iterativeCone7CaloJetsCorMCJetIC7 midPointCone5CaloJetsCorMCJetMC5 midPointCone7CaloJetsCorMCJetFJ6 midPointCone7CaloJetsCorMCJetMC7